[Entry]
Entry_Name=FreeUK
ISP=FreeUK   

[Server]
Type=PPP
SW_Compress=yes
PW_Encrypt=no
Negotiate_TCP/IP=yes

[TCP/IP]
Specify_IP_Address=no
Specify_Server_Address=yes
DNS_Address=212.126.144.2   
DNS_Alt_Address=212.126.144.13
IP_Header_Compress=yes
Gateway_On_Remote=yes

[URL]
Home_Page=http://www.freeuk.net/
Search_Page=http://home.microsoft.com/access/allinone.asp
Help_Page=http://support.freeuk.net/
AutoConfig=0

[Proxy]
HTTP_Proxy_Server=www-cache.freeuk.net:3128
FTP_Proxy_Server=
Gopher_Proxy_Server=
Secure_Proxy_Server=
Socks_Proxy_Server=
Use_Same_Proxy=0
Proxy_Enable=1
Proxy_Override=<local>;*.freeuk.com;*.freeuk.net

[Phone]
Dial_As_Is=no
Phone_Number=3501234
Area_Code=0845
Country_Code=44
Country_ID=44

[Internet_Mail]
Email_Address=@freeuk.com
Email_Name=
POP_Server=pop.freeuk.net
SMTP_Server=relay.freeuk.net
POP_Logon_Name=
POP_Logon_Password=

[Internet_News]
NNTP_Server=news.freeuk.net

[Alternate_Numbers]
1=0845,350 1234, Local Rate 
